&lt;p&gt;Buen día,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Se realiza el mantenimiento preventivo, el cual arroja resultado satisfactorios en el equipo computo, dando mejor eficiencia a la hora de ejecutar los aplicativos, se corrige lentitud en el aplicativo Excel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gracias por comunicarse con el area de tecnología.&lt;/p&gt;